ISO/OSI

Ethernet-Verkabelung/Protokoll 2

Twisted Pair, Glasfaser, Koaxial 1

IP ( unreliable ) / ARP 3

TCP reliable

4 UDP =

IP + PORT + unreliable Checksum

Berkeley

Sockets

API

SOCK_STREAM SOCK_DGRAM

(TCP/UDP)-IP = 5-Tupel :

(SendAddr, SendPort, Protokoll,

RecvAddr, RecvPort) write()

socket() bind() listen() accept() read()

API-Aufrufe: TCP UDP

   socket()
connect()

     write()

       read()

API-Aufrufe:

                                                                      TCP
UDP

       socket()

           bind()

         listen()

       accept()

           read()

          write()

                                                                         socket()

                                                                      connect()

                                                                           write()

                                                                             read()

socket()
bind()
recvfrom ()
sendto()

socket()
sendto()
recvfrom ()

bind()

                      InternetDomain, UnixDomain

       ¯ InternetDomain = (bidirektionale)

                   Kommunikation zwischen Rechnern

       ¯ UnixDomain = (bidirektionale)

                   Kommunikation auf EINEM (Unix-)Rechner

                                                                                UNIXDomain

       3er Tupel:

       ¯ (Protocol, server-process, client-process)

       ¯ Kommunikation innerhalb  eines

                   Dateisystems!

socket()

    bind()

  listen()
accept()

    recv()

    send()

                                                                 socket()

                                                               connect()

                                                                     send()

                                                                      recv()

                                                                                                            UNIXDomain

                                                                    Kombinationen

          bind()

                       socket()

                                                                                                     AF_INET AF_UNIX

          SOCK_

          STREAM

             SOCK_

             DGRAM

                                                                                      TCP/IP

                                                                                      STANDARD

                                                                                         UDP/IP

                                                                                         STANDARD

reliable /

1 Rechner
unreliable /

1 Rechner