Trendbereinigung mittels linearer Regression

Tag Strommenge geschätzter Trend trendbereinigt 1 41,23 39,08185714 2,148142857 2 42,14 39,14337815 2,996621849 3 41,51 39,20489916 2,30510084 4 42,47 39,26642017 3,203579832 5 41,35 39,32794118 2,022058824 6 30,48 39,38946218 -8,909462185 7 26,79 39,45098319 -12,66098319 8 42,73 39,5125042 3,217495798 9 44,3 39,57402521 4,72597479 10 43,95 39,63554622 4,314453782 11 43,87 39,69706723 4,172932773 12 41,21 39,75858824 1,451411765 13 32,06 39,82010924 -7,760109244 14 28,23 39,88163025 -11,65163025 15 42,44 39,94315126 2,496848739 16 43,19 40,00467227 3,185327731 17 43,63 40,06619328 3,563806723 18 43,51 40,12771429 3,382285714 19 43,38 40,18923529 3,190764706 20 32,12 40,2507563 -8,130756303 21 28,3 40,31227731 -12,01227731 22 44,49 40,37379832 4,116201681 23 44,78 40,43531933 4,344680672 24 44,52 40,49684034 4,023159664 25 44,17 40,55836134 3,611638655 26 43,98 40,61988235 3,360117647 27 32,61 40,68140336 -8,071403361 28 29,73 40,74292437 -11,01292437 29 44,82 40,80444538 4,015554622 30 46,83 40,86596639 5,964033613 31 46,93 40,92748739 6,002512605 32 47,21 40,9890084 6,220991597 33 47,05 41,05052941 5,999470588 34 36,39 41,11205042 -4,72205042 35 32,07 41,17357143 -9,103571429

Regressionsgerade: Achsenabschnitt: 39,02 Steigung: 0,0615

Trendbereinigung mittels 7-Tage-Durchschnitt

Tag Werte geschätzter Trend trendbereinigt 1 41,23 2 42,14 3 41,51 4 42,47 37,99571429 4,474285714 5 41,35 38,21 3,14 6 30,48 38,51857143 -8,038571429 7 26,79 38,86714286 -12,07714286 8 42,73 39,06714286 3,662857143 9 44,3 39,04714286 5,252857143 10 43,95 39,27285714 4,677142857 11 43,87 39,47857143 4,391428571 12 41,21 39,43714286 1,772857143 13 32,06 39,27857143 -7,218571429 14 28,23 39,23285714 -11,00285714 15 42,44 39,18142857 3,258571429 16 43,19 39,49142857 3,698571429 17 43,63 39,5 4,13 18 43,51 39,51 4 19 43,38 39,80285714 3,577142857 20 32,12 40,03 -7,91 21 28,3 40,15714286 -11,85714286 22 44,49 40,25142857 4,238571429 23 44,78 40,33714286 4,442857143 24 44,52 40,40714286 4,112857143 25 44,17 40,61142857 3,558571429 26 43,98 40,65857143 3,321428571 27 32,61 40,95142857 -8,341428571 28 29,73 41,29571429 -11,56571429 29 44,82 41,73 3,09 30 46,83 42,16857143 4,661428571 31 46,93 42,70857143 4,221428571 32 47,21 43,04285714 4,167142857 33 47,05 34 36,39 35 32,07